InS_StArT
MACODI.COM
1.0
^Power Macintosh 6100 Ethernet Adapter,MACODI.COM,I
!OI00 (INT) Interrupt            (Set automatically by the Power Macintosh)
?No user options for the Power Macintosh.

!OI00 (FRAME) Frame Type
?Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
